Содержание справки об Установщике Шрифтов
Содержание Справки по Установщику Шрифтов

Установщик Шрифтов - это программное средство, которое используется для установки шрифтов принтера.  Можно установить картриджные и загружаемые (хранящиеся на диске) шрифты.  При использовании какого-либо принтера из семейства принтеров HP LaserJet III Вы также можете установить масштабируемые шрифты.  Перед установкой шрифтов с помощью Установщика Шрифтов убедитесь, что шрифты имеют конкретный формат.  Чтобы получить дополнительную информацию, смотрите Совместимые шрифты и начертания.

Как...

Копировать и перемещать шрифты в другой порт принтера

Удалять шрифты

Загружать масштабируемые или загружаемые шрифты в качестве временных или постоянных

Редактировать имена и атрибуты загружаемых или масштабируемых шрифтов

Устанавливать шрифты

Задавать имена и семейства шрифтов

Copyright © 1992 by Hewlett-Packard Company


Совместимые шрифты и начертания

Шрифты, устанавливаемые с помощью Установщика Шрифтов HP, должны иметь один из следующих форматов:

*   Растровые загружаемые шрифты принтера (хранятся на диске)

Растровые загружаемые шрифты принтера должны иметь формат PCL.  Эти шрифты хранятся в файлах с различными расширениями.  Например, загружаемые шрифты из HP Type Director используют расширения .SFP и .SFL.  Загружаемые шрифты более ранних продуктов фирмы HP (например, в продуктах AC, AE, AG, DA, DC) имеют следующие расширения: .USP, .USL, .R8P, .R8L и т.д..

*   Шрифты, устанавливаемые с помощью Утилиты Поддержки Автоматических Шрифтов

Утилита Поддержки Автоматических Шрифтов использует файл с именем GLUE.TXT.

*   Картриджные шрифты - файлы Метрики Картриджа Принтера (PCM)

Кроме того, при наличии программы Intellifont-for-Windows с помощью Установщика Шрифтов HP Вы можете установить

*   Шрифты с масштабируемым начертанием (хранятся на диске или картридже)

Шрифты с масштабируемым начертанием должны иметь формат AGFA Compugraphic FAIS.  Для всех остальных шрифтов требуются файлы Поддержки Автоматических Шрифтов или файлы PCM.


Удаление шрифтов

Если Вы больше не собираетесь использовать шрифт, можете удалить его из своих приложений Windows.  При необходимости шрифт можно удалить и с жесткого диска.

Чтобы удалить шрифт:

1	В диалоговом блоке шрифтов выберите шрифт(ы), который (которые) хотите удалить из списка, расположенного слева.

Обратите внимание на значки и пометки, находящиеся рядом с именем шрифта.  Загружаемые шрифты могут идентифицироваться значком диска.  Картриджные шрифты идентифицируются значком и названием картриджа. Масштабируемые шрифты принтера могут идентифицироваться значком диска, если они хранятся на диске, или же значком картриджа, если хранятся на картридже.  Масштабируемые экранные шрифты могут идентифицироваться значком диска и небольшой точкой ( · ) рядом с именем шрифта.

2	Нажмите кнопку "Удалить".

На экране появится диалоговый блок, в котором Вы должны подтвердить или отменить удаление соответствующих шрифтовых файлов с жесткого диска.

3	Нажмите кнопку "Да", чтобы удалить шрифт(ы) из памяти принтера и с жесткого диска.

Или нажмите кнопку "Нет", чтобы удалить шрифт(ы) из памяти принтера, но оставить их на жестком диске.

Если Вы выберете кнопку "Нет", имя удаленного шрифта больше не будет появляться при работе в Windows, но сам файл шрифта останется на жестком диске.  Если же Вы не собираетесь использовать этот шрифт в будущем, Вы должны удалить его, чтобы освободить место на диске.


Загрузка масштабируемых и загружаемых шрифтов в качестве временных или постоянных
Загрузка масштабируемых или загружаемых шрифтов в качестве временных или постоянных

Процесс передачи загружаемых или масштабируемых шрифтов из компьютера в принтер называется загрузкой.

Если Вы часто используете определенный шрифт и загружаете его в качестве постоянного, то он будет находиться в памяти принтера до тех пор, пока не выключат принтер.  Вообще говоря, если шрифт загружается как постоянный, то увеличивается скорость печати, но при этом сокращается объем свободной памяти принтера, необходимый для печати графики и сложных страниц.

Если Вы установите шрифт как временный, то он загрузится в память не сразу, а только когда понадобится при печати.  Временный шрифт - стандартная установка, которую Вы должны использовать в следующих случаях: шрифт применяется редко; требуется свободная память для печати графики; в одном документе используется несколько различных шрифтов; печать выполняется на совместно используемом принтере.  При установке с диска шрифт по умолчанию устанавливается как временный.

Чтобы загрузить шрифт как постоянный:

1	В диалоговом блоке Установщик Шрифтов выберите шрифт, который Вы хотите загрузить как постоянный.

В списке шрифтов можно выбрать несколько шрифтов, однако для постоянной загрузки разрешается выбрать только один шрифт одновременно.  Если Вы выберете несколько шрифтов, то радио "Постоянный" и "Временный" станут блеклыми (недоступными).

2	Выберите радиокнопку "Постоянный".

3	Повторите шаги 2 и 3 для каждого шрифта, который хотите загрузить как постоянный.

4	По окончании конфигурирования загружаемых шрифтов нажмите кнопку "Выход".

Если Вы установите какие-либо шрифты как постоянные, на экране появится диалоговый блок, в котором можно указать, чтобы при каждом запуске компьютера шрифты загружались немедленно и/или автоматически.

5	Оставьте переключатели "Загружать Сейчас" и "Загружать при Запуске" включенными, если хотите, чтобы шрифты или начертания были загружены в принтер немедленно, а также загружались при каждом последующем запуске компьютера.

Если Вы выберете переключатель "Загружать при Запуске", то Вам придется включать принтер раньше компьютера.  Это объясняется тем, что Установщик Шрифтов помещает специальную строку в файл AUTOEXEC.BAT, которая выполняет автоматическую загрузку в принтер выбранных шрифтов при каждом запуске или сбросе компьютера.

6	Нажмите кнопку "Выход".


Редактирование имен и атрибутов дисковых шрифтов
Редактирование имен и атрибутов загружаемых и масштабируемых шрифтов

Если Вы приобрели загружаемый шрифт (на диске), имя которого совпадает с именем уже используемого шрифта, Вы должны изменить его имя с помощью Установщика Шрифтов.  Имя картриджного шрифта изменить нельзя.

Чтобы изменить имя шрифта:

1	В диалоговом блоке Установщик Шрифтов из списка установленных шрифтов выберите шрифт, имя которого требуется изменить.

2	Нажмите кнопку "Редактировать".

3	В диалоговом блоке Редактировать введите новое имя выбранного шрифта (в поле "Имя").

Внимание: Если у Вас нет опыта работы со шрифтами (т.е. Вы не создавали свои собственные шрифты и не загружали шрифты вручную), не изменяйте параметры "Идентификатор" и "Семейство", которые Установщик Шрифтов устанавливает автоматически.  В списке, приведенном ниже, описываются все параметры диалогового блока Редактировать.

4	Нажмите кнопку ОК.

После этого новое имя выбранного шрифта появится в диалоговом блоке Установщик Шрифтов и в приложениях Windows, использующих шрифты.

5	Нажмите кнопку "Выход".

Параметры диалогового блока Редактировать могут незначительно отличаться в зависимости от ситуации, в которой появляется этот диалоговый блок: при установке шрифта, который не распознается Установщиком Шрифтов или при редактировании имени уже установленного шрифта. В любом случае Вы увидите следующие параметры:

Параметр 	Описание

Описание	Описание шрифта. Если Установщик Шрифтов не распознает шрифт, скорее всего, Вы увидите только стиль начертания и размер в пунктах.

Файл шрифта	Имя файла, содержащего шрифт.

Имя	Имя шрифта, используемое в диалоговом блоке Установщик Шрифтов и во всей системе Windows. Если Вы добавляете шрифт, не распознаваемый Установщиком Шрифтов, то это поле будет пустым, и Вам придется ввести имя шрифта.

Идентификатор	Идентификационный номер шрифта в файле WIN.INI. Не изменяйте идентификатор шрифта, если Вы не умеете загружать шрифты вручную и не собираетесь изменять порядок расположения шрифтов в файле WIN.INI. Если Вы все-таки измените идентификатор шрифта, проследите, чтобы никакой другой шрифт, установленный в данном порте принтера, не имел того же идентификатора.

Статус	Способ загрузки шрифта - постоянно или временно.

Семейство	Название семейства шрифтов, которому принадлежит данный шрифт. Семейство шрифтов описывает общий вид шрифта и указывает Установщику Шрифтов, как создавать файл PFM для этого шрифта.

Roman	Шрифты типа Serif с переменной шириной символов, например, Tms Rmn.

Swiss	Шрифты типа Sans serif с переменной шириной символов, например, Helv.

Modern	Шрифты типа Serif или Sans serif с непропорциональной шириной символов, например, Pica, Elite и Courier.

Script	Курсивные шрифты.

Decorative	Староанглийские шрифты.

Режим Редактирования	Используйте этот параметр, если Вы выбрали несколько шрифтов с одинаковыми именами из одного семейства. Это позволяет одновременно изменить имена всех выбранных шрифтов.


Установка шрифтов

Прежде, чем устанавливать шрифты, проверьте, чтобы принтер и порт принтера были настроены посредством Менеджера Печати или Панели Управления.  Если Ваш принтер подключен к последовательному порту, возможно, Вам придется изменить коммуникационные параметры порта в соответствии с характеристиками принтера (конечно, если Вы еще этого не сделали).  Это особенно важно, т.к. информация шрифтов будет устанавливаться для того порта, к которому подключен Ваш принтер.  Чтобы выполнить эту операцию, нажмите кнопку "Параметры" в диалоговом блоке Соединить.

После установки нового шрифта проследите, чтобы его имя и размер в пунктах не совпадали с именем и размером какого-нибудь используемого шрифта. Шрифтам, имеющим одинаковые имена и размеры, могут соответствовать разные метрики, и тогда шрифты будут выглядеть на печати по-разному. При обнаружении одинаковых имен Вы должны изменить имя шрифта, используя кнопку "Редактировать".

ПРИМЕЧАНИЕ:  Некоторые принтеры, например, фирменный принтер HP LaserJet, поддерживают только картриджные шрифты и не работают с загружаемыми (дисковыми) и масштабируемыми шрифтами.  Следовательно, на таких принтерах Вы можете устанавливать и конфигурировать только картриджные шрифты.

Далее выберите раздел, соответствующий виду шрифта, который Вы хотите установить:

Установка картриджных шрифтов

Установка загружаемых шрифтов

Установка масштабируемых дисковых шрифтов


Установка картриджных шрифтов

Поддержка некоторых картриджных шрифтов уже встроена в драйвер Вашего принтера.  Если Вы используете такой драйвер, то поддерживаемые им картриджи появляются в списке картриджей в диалоговом блоке Выбор Принтера.  В этом случае Вам не нужно использовать Установщик Шрифтов.

Чтобы вернуться в диалоговый блок Выбор Принтера, нажмите кнопку "Отмена", а затем выберите картридж в списке картриджей. На этом установка Вашего картриджа будет завершена.

Если Вашего картриджа нет в списке, то для поддержки своих шрифтов Вы должны установить файлы Поддержки Автоматических Шрифтов (файлы TFM) или файлы Метрики Картриджа Принтера (файлы PCM).  Если у Вас нет дискет Поддержки Автоматических Шрифтов или файлов Метрики Картриджа Принтера, обратитесь к  поставщику шрифтов.

Чтобы установить шрифтовой картридж, отсутствующий в списке:

1.	Установите файлы Поддержки Автоматических Шрифтов или файлы Метрики Картриджа Принтера, выполняя указания поставщика шрифтов.

2.	В диалоговом блоке Установщик Шрифтов нажмите кнопку "Добавить Шрифты".

3.	В диалоговом блоке Добавить Шрифты задайте диск и каталог, определяющие местоположение файлов Поддержки Автоматических Шрифтов или файлов Метрики Картриджа Принтера (например:  C:\AUTOFONT).

После этого Установщик Шрифтов прочитает каталог и отобразит список шрифтов, для которых обеспечивается поддержка.

4.	Нажмите кнопку ОК.

5.	В списке, расположенном справа, выберите шрифты, которые Вы хотите установить.

6.	Нажмите кнопку "Добавить".

7.	Укажите диск и каталог, куда необходимо поместить файлы поддержки драйвера (например:  C:\PCLFONTS).

8.	Нажмите кнопку ОК.

9.	Нажмите кнопку "Выход", а затем в диалоговом блоке Выбор Принтера выберите имя картриджа (в списке "Картриджи").

ПРИМЕЧАНИЕ:  Если Вы не выберете картридж в списке "Картриджи", то шрифты будут недоступны в приложениях Windows.

Смотрите также:

Установка загружаемых шрифтов

Установка масштабируемых дисковых шрифтов


Установка загружаемых шрифтов

Используя Установщик Шрифтов, Вы можете установить принтерные шрифты, которые хранятся на диске и имеют формат PCL фирмы Hewlett-Packard.

Для установки загружаемых шрифтов:

1.	В диалоговом блоке Установщик Шрифтов нажмите кнопку "Добавить Шрифты".

2.	В диалоговом блоке Добавить Шрифты введите диск и каталог, определяющие местоположение Ваших загружаемых шрифтов.

3.	Нажмите кнопку ОК.

4.	В списке, расположенном справа, выберите шрифты, которые Вы хотите установить.

5.	Нажмите кнопку "Добавить".

6.	Укажите диск и каталог, куда необходимо поместить файлы шрифтов.

Если шрифтовые файлы уже скопированы в каталог на жестком диске Вашего компьютера, то в качестве выходного диска/каталога используйте исходный диск/каталог, чтобы Установщик Шрифтов не создавал лишние копии шрифтов на жестком диске.  В противном случае, используйте стандартный каталог принтерных шрифтов C:\PCLFONTS.

7.	Нажмите кнопку ОК.

После установки шрифт появится в списке, расположенном слева.

8.	Нажмите кнопку "Выход".

Смотрите также:

Загрузка масштабируемых и загружаемых шрифтов в качестве временных или постоянных

Установка картриджных шрифтов

Установка масштабируемых дисковых шрифтов


Установка масштабируемых дисковых шрифтов

Если Вы используете принтер семейства Hewlett Packard LaserJet, то можете установить Масштабируемые начертания шрифтов с помощью Установщика Шрифтов.

Чтобы установить масштабируемые дисковые шрифты:

1.	Установите файлы Поддержки Автоматических Шрифтов и создайте масштабируемые шрифты принтера, следуя указаниям поставщика шрифтов.

2.	В диалоговом блоке Установщик Шрифтов нажмите кнопку "Добавить Шрифты".

3.	В диалоговом блоке Добавить Шрифты введите диск и каталог, определяющие местоположение файла Поддержки Автоматических Шрифтов (например:  C:\AUTOFONT).

После этого Установщик Шрифтов прочитает каталог и отобразит список шрифтов, для которых обеспечивается поддержка.

4.	Нажмите кнопку ОК.

5.	В списке, расположенном справа, выберите шрифты, которые хотите установить.

6.	Нажмите кнопку "Добавить".

7.	Введите диск и каталог, куда необходимо поместить масштабируемые шрифты принтера (например:  C:\PCLFONTS).

8.	Нажмите кнопку ОК.

9.	Нажмите кнопку "Выход".

После установки каждый шрифт появится в списке, расположенном слева.

Смотрите также:

Загрузка масштабируемых и загружаемых шрифтов в качестве временных или постоянных

Установка картриджных шрифтов

Установка загружаемых шрифтов


Копирование или перемещение шрифтов в другой порт принтера

При работе с несколькими принтерами PCL или при смене порта, к которому подключен принтер, Вы можете использовать Установщик Шрифтов для перемещения или копирования установленных дисковых или картриджных шрифтов на другой принтер в этом порту.  Кроме того, при перемещении или копировании картриджного шрифта Вы должны вставить сам картридж в другой принтер.

Чтобы переместить или скопировать шрифты в другой порт:

1	В диалоговом блоке Установщик Шрифта нажмите кнопку "Копировать Шрифты в Новый Порт".

2	В диалоговом блоке Копировать Шрифты в Новый Порт выберите порт, который Вы хотите использовать.

3	Нажмите кнопку ОК.

Шрифты, установленные к данному моменту в выбранном порту, будут перечислены в диалоговом блоке Установщик Шрифтов.

4	В правом или левом списке (но не в обоих) выберите шрифты, которые хотите переместить или скопировать.

При выборе шрифта между двумя полями появляется стрелочка, указывающая направление копирования или перемещения.

5	Нажмите кнопку "Переместить" или "Копировать".

Установщик Шрифтов переместит или скопирует выбранные шрифты в порт, указанный в другом поле.

6	При копировании или перемещении шрифтов, хранящихся на диске, можно сразу же выбрать радиокнопку "Постоянный" или "Временный" для нового порта.

Кроме того, при копировании или перемещении картриджных шрифтов Вы должны выбрать новый картридж в списке "Картриджи" диалогового блока Выбор Принтера для принтера, подключенного к тому порту, в который Вы до этого перемещали или копировали шрифты.

7	По окончании нажмите кнопку "Выход".

Смотрите также:

Загрузка масштабируемых и загружаемых шрифтов в качестве временных или постоянных


Определение имени и семейства шрифта

Если Установщик Шрифтов не распознает имя или семейство шрифта, который Вы выбрали для установки, то появляется диалоговый блок Метрики Шрифта, где Вы можете ввести недостающую информацию.

Настоятельно рекомендуем Вам не изменять параметры, установленные разработчиком шрифта.  Используйте эту возможность только в случае крайней необходимости.

Чтобы ввести имя шрифта в диалоговом блоке Метрики Шрифта:

1	В поле "Имя" введите имя шрифта, данное ему разработчиком.

2	Выберите семейство, к которому относится этот шрифт.

Внимание: Если у Вас нет опыта работы со шрифтами (т.е. Вы не создавали свои собственные шрифты и не загружали шрифты вручную), не изменяйте параметры "Идентификатор" и "Семейство", которые Установщик Шрифтов устанавливает автоматически.

3	Укажите способ загрузки устанавливаемых шрифтов - постоянно или временно (для загружаемых шрифтов).

Смотрите также:

Редактирование имен и атрибутов загружаемых и масштабируемых шрифтов


Масштабируемыми называются шрифты, которые можно уменьшать и увеличивать до любого размера в пунктах.


Файлы Поддержки Автоматических Шрифтов содержат информацию о ширине шрифтов, используемую Установщиком Шрифтов.  Дискеты Поддержки Автоматических Шрифтов поставляются вместе со всеми новыми разработками шрифтов фирмы Hewlett-Packard.