Missing Topic
The linked-to topic is undefined.


Help on Operating Help
You operate the help system by selecting items from the  help menu.

Common operations include:

- Searching for help

- Contextual help

- Keyboard help

- Click help


Index

To search for topics, press the Search button. Or, go to the Table of Contents topic.


Configuration de Personal Solution-Pac
Configuration Solution-Pac 97

La configuration s'effectue par les paramètres suivants :

Paramètres généraux

Démarrage automatique

Cette case à cocher permet d'activer le démarrage automatique du logiciel au lancement de la machine.

Cochez cette case si vous désirez que le logiciel démarre automatiquement.

Paramètres de communication

Port série

Ce paramètre permet de spécifier le port série à utiliser pour la communication avec l'onduleur.

Choisissez dans la liste des ports série celui sur lequel vous avez connecté l'onduleur.

Pour Windows 95 seulement : si votre onduleur est "Plug and Play" vous pouvez choisir "Auto". Dans ce cas le logiciel déterminera automatiquement à son lancement le port série auquel l'onduleur est connnecté.

Vitesse

Ce paramètre détermine la vitesse de transmission utilisée pour la communication avec l'onduleur.

Une seule valeur est autorisée : 2400 bauds.

Paramètres d'envoi de messages

Premier message après

Dans le cas d'une coupure du réseau électrique, si la durée de la coupure est inférieure à la valeur de ce paramètre, celle-ci n'est pas signalée à l'utilisateur.

Spécifier un délai plus grand que 0 minute permet à l'utilisateur de ne pas être dérangé dans son travail dans le cas de coupures du réseau de courte durée.

Si la durée de la coupure du réseau excède la durée de ce délai, le premier message signalant l'événement sera émis au bout de ce délai.

Intervalle entre messages

Cet intervalle définit la périodicité des messages émis régulièrement après une coupure de réseau et jusqu'à l'arrêt de la machine si le réseau électrique n'est pas rétabli.

Paramètres d'arrêt de la machine

Durée d'arrêt de la machine

Ce paramètre permet d'indiquer la durée de la procédure d'arrêt de la machine. Ceci afin que la procédure d'arrêt de la machine déclenchée par Solution-Pac 97 soit effectuée à temps en fonction de la durée d'autonomie de la batterie de l'onduleur

Délai avant shutdown

Ce paramètre permet de fixer une limite de sécurité indépendamment de l'autonomie de la batterie de l'onduleur : après une coupure de réseau électrique de longue durée, la procédure d'arrêt de la machine est déclenchée au bout de cette durée, même si l'autonomie de la batterie permet un fonctionnement plus long.

Boutons

Sauver, quitter

Cliquez sur ce bouton pour quitter l'utilitaire de configuration en enregistrant les modifications effectuées.

Quitter

Cliquez sur ce bouton pour quitter l'utilitaire de configuration.

Si vous avez effectué des modifications, un message est affiché, il est alors possible d'effectuer la sauvegarde des modifications avant de quitter ou bien de quitter sans conserver les modifications effectuées.

Réinitialisation

Cliquez sur ce bouton pour réinitialiser les paramètres avec les valeurs par défaut définies lors de l'installation du logiciel. Une confirmation est demandée avant la réinitialisation.

Aide...

Cliquez sur ce bouton pour afficher l'aide en ligne.

A propos...

Cliquez sur ce bouton pour obtenir des informations sur l'utilitaire de configuration du logiciel Solution-Pac 97.


Glossaire

Pas de glossaire.


A propos de l'aide
Solution-Pac 97

Aide en ligne de l'utilitaire de configuration - Version 1.06

Copyright 1997 MGE UPS Systems


Help/On Context
The "Help On Context" menu item provides context dependant help. Help is retrieved according to location of the input focus within  an application.  Typically, controls or windows are highlighted in a  special (and object specific) manner; this shows the input focus.

By pressing the help or F1 key, help is retrieved from the application help file for the currently focused object.


Help/Search
The search help menu item, and the "Search..." button in the help viewer both activate the topic search dialog.

The search dialog is an easy way to see what topics are available within a help file, and to quickly activate a topic.

You can search either by keyword, or in some cases by the help topic title.


Help/On Window
This help item displays help for the current window.


Help/Object Click
Object click help allows the selection of various application objects -- once an object is selected, help for that object is displayed in the help viewer.