Ввод названия добавляемого пользовательского типа диаграммы (до 31 знака).  Это название будет выводиться в списке Тип диаграммы на вкладке Нестандартные.


Ввод описания добавляемого пользовательского типа диаграммы. Описание может содержать до 250 символов и будет выводиться в поле Образец на вкладке Нестандартные при выборе соответствующего имени пользовательской диаграммы в списке Тип диаграммы.


Выбор типа диаграммы, который будет использоваться по умолчанию при создании диаграмм.


Флажок Объем используется для того, чтобы установить или отменить объемное отображение для всех маркеров данных в объемной пузырьковой диаграмме.


Отображение выделенной объемной поверхностной диаграммы с затенением.


Чтобы задать процентное отношение размера второй круговой диаграммы или гистограммы к размеру первой круговой диаграммы для вторичных диаграмм, введите в поле Размер второй части значение из диапазона от 5 до 200. Например, если ввести в этом поле значение 100, вторая диаграмма будет иметь тот же размер, что и первая.


При выборе параметра Автоматический текст данные, отображенные в подписях значений, берутся непосредственно из ячеек таблицы данных. Установите этот флажок для возобновления связи пописей значений с исходными данными после их редактирования.


Описание типа, подтипа или разновидности диаграммы, выбранной в списке Тип диаграммы. Если подтипы не отображаются, текущая диаграмма может иметь пользовательский тип диаграммы.


Вывод на экран номера версии и сведений об авторских правах этой программы фирмы Microsoft. Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку OK.


Выбор соответствующих параметров в в группе Эффекты позволяет применить специальное форматирование к выделенному тексту.


Выбор соответствующего параметра в раскрывающемся списке стиль позволяет задать стиль отображения координатной оси, линии или рамки.


Соответствующий выбор в раскрывающемся списке цвет позволяет измененить цвет координатной оси, линии или рамки.


В раскрывающемся списке толщина можно выбрать требуемую толщину для выбранной координатной оси, линии или рамки.


Предварительный просмотр координатной оси, линии или рамки с учетом выбранных параметров.


Применение к выбранному объекту параметров по умолчанию.


Ввод пароля требуется для того, чтобы снять защиту с таблицы. При вводе пароля необходимо обращать внимание на регистр символов.


Категории форматов. Выберите элемент в списке Категория, после чего выберите требуемый формат. В поле Пример выводится образец форматирования выделенных ячеек с учетом выбранного формата. Чтобы создать собственный формат чисел, например для серийных номеров, выберите в списке Дополнительный формат.


Образец форматирования выделенных ячеек с учетом выбранного формата.


Задание формата представления даты, времени, дроби или форматирования, определяемого пользователем.


Удаление типа формата. В списке Тип выберите пользовательский тип формата, который требуется удалить и нажмите кнопку Удалить. Встроенный формат удалить нельзя.


Количество знаков после запятой в представлении десятичных дробей.


Обозначение валюты.


Установленный флажок Разделитель групп разрядов определяет вывод разделителя между тысячами при отображении числа.


Поле Отрицательные числа задает способ представления отрицательных чисел.


К ячейкам, имеющим общий формат не применяется какого-либо специального форматирования чисел. Содержимое ячейки с текстовым форматом всегда считается текстом, вводимое в такую ячейку число отображается в таком же виде, в каком вводится.


Чтобы выровнять содержимое ячеек по горизонтали, выберите соответствующий параметр в списке выравнивания по горизонтали. По умолчанию Microsoft Graph выравнивает текст по левому краю, числа — по правому, а логические величины и значения ошибок — по центру. Стандартный тип выравнивания по горизонтали — по значению. При изменении выравнивания тип данных остается прежним.


Изменение выравнивания содержимого ячеек по горизонтали или по вертикали в соответствии с выбранными параметрами.


Выравнивание содержимого ячеек по вертикали. Выберите соответствующий параметр в списке выравнивания по вертикали. По умолчанию Microsoft Graph выравнивает текст по нижней стороне ячейки. Стандартный тип выравнивания - по значению.


Окно Ориентация позволяет изменить ориентацию теста в выделенных ячейках. Данный выбор может быть недоступен если выделены другие параметры выравнивания.


Задание наклона, под которым будет располагаться текст в выделенных ячейках. Если выбрать положительное значение наклона, текст будет располагаться от левого нижнего к правому верхнему углу ячейки. Отрицательное значение соответствует расположению текста от левого верхнего к правому нижнему углу в выделенной ячейке.


Изменение ориентации содержимого выделенной ячейки на вертикальное.


Изменение шрифта выделенного текста. Выберите соответствующее название шрифта. При необходимости измените представленные на вкладке Шрифт другие параметры форматирования выделенного текста.


Изменение стиля выделенного текста.


Изменение размера шрифта выделенного текста. Допустимые размеры шрифта определяются выбранным типом шрифта и принтером.


Флажок перечеркнутый нужно установить, если требуется зачеркнуть выделенный текст.


Оформление выделенного текста или числа как надстрочного.


Оформление выделенного текста или числа как подстрочного.


Чтобы выполнить подчеркивание выделенного текста, выберите соответствующий тип подчеркивания.


Изменение цвета текста или объекта. Выберите соответствующий цвет из списка.


Флажок Обычный испольльзуется, если требуется восстановить стандартные значения для шрифта, стиля, размера шрифта и эффектов, соответствующих обычному стилю.


Просмотр внешнего вида документа после применения к нему указанных параметров.


Краткое описание выбранного шрифта.


В поле Направление текста можно выбрать порядок чтения текста и его выравнивание.


Определение постоянного или изменяющегося порядка чтения и выравнивания. Если выбран параметр Справа налево текст будет
Определение постоянного или изменяющегося порядка чтения и выравнивания. Если выбран параметр Справа налево текст будет начинаться от правого края и читаться справа налево. Параметр Слева направо соответствует выравниванию по левому краю и чтению слева направо. При выборе параметра Контекст выбор атрибутов будет соответствовать языку вводимого текста (например, арабский текст будет вводиться справа налево).


Список возможных типов диаграмм.


Выбор подтипа или разновидности для используемого типа диаграммы. Если не показано ни одного подтипа, возможно, активная диаграмма имеет тип, определенный пользователем.


Выбор типа диаграммы и параметров форматирования для активной диаграммы или для выделенного ряда данных, соответствующих выбранному типу диаграммы.


Флажок, установленный в этом поле, говорит о том, что выбранный тип диаграммы будет применен к выделенному ряду данных на диаграмме. Этот параметр недоступен, если не был выделен отдельный ряд данных.


Удаление форматирования, относящегося к типу диаграммы или любому выбранному элементу диаграммы. Если установить этот флажок, то при отображении диаграммы будет использоваться стандартное форматирование, данные при этом не изменяются.


Предварительный просмотр диаграммы, построенной на данных пользователя.


Список встроенных и определенных пользователем типов диаграмм.


Отображение определенных пользователем типов диаграмм.


Отображение встроенных типов диаграмм.


Выбор определенного пользователем или встроенного типа диаграммы Microsoft Graph для формируемой диаграммы.


Образец типа диаграммы, выбранного в списке Тип диаграммы.


Добавление активной диаграммы в список доступных типов диаграмм.


Удаление типа диаграммы, выбранного в списке Тип диаграммы.


Образец выбранного типа диаграммы.


Запуск помощника Office. Вывод на экран советов и нужных разделов справочной системы.


Добавление или удаление пописей значений для всех точек данных на диаграмме.


Удаление пописей значений для всех точек данных на диаграмме.


Вывод значений для всех точек данных.


Отображение процентных долей целого для всех точек данных круговой или кольцевой диаграммы.


Отображение подписи, присвоенной точкам данных. Для заполненной диаграммы будет отображаться название ряда данных.


Отображение процентов и пописей значений на кольцевых и круговых диаграммах.


Вывод размеров кружков, соответствующих третьему ряду данных, на пузырьковой диаграмме.


Отображение рядом с подписями значений ключей легенды в соответствии с выбранным форматированием и цветом.


Количество символов, которое может быть отображено в ячейке при стандартном форматировании. Для изменения ширины столбцов, содержащих выделенные ячейки, введите число в диапазоне от 1 до 255.


Восстановление стандартной ширины выделенных столбцов, соответствующей ширине девяти символов текста стандартного формата.


Задание минимальной ширины столбцов, необходимой для полного отображения данных выделенных ячеек. При последующем изменении содержимого ячеек, чтобы выровнять ширину ячеек по размеру данных необходимо будет снова выделить ячейки и нажать кнопку Наилучшее заполнение.


Отмена отображения на диаграмме данных из выделенной строки или столбца таблицы MS Graph. Исключить данные из диаграммы можно также двойным щелчком заголовков соответствующих строк или столбцов.


Исключение выделенных строк из данных, отображаемых на диаграмме.


Исключение выделенных столбцов из данных, отображаемых на диаграмме.


Включение в диаграмму значений выделенной строки или столбца таблицы MS Graph. Эти данные могут быть добавлены в диаграмму двойным щелчком заголовка соответствующей строки или столбца таблицы.

Если вместо нескольких ячеек выделена целая строка или столбец таблицы MS Graph, выбор команды Включить строку/столбец меню Данные приведет к автоматическому отображению соответствующих данных на диаграмме без вывода диалогового окна.


Отображение выделенных строк на диаграмме.


Отображение выделенных столбцов на диаграмме.


Удаление данных и (или) форматирования из выделенных наборов данных диаграммы.


Удаление выделенных наборов данных из диаграммы. Удаленные данные отображаются в таблице MS Graph серым цветом.


Отмена любых изменений форматирования, которые имели место для выделенного элемента диаграммы. Стандартное форматирование не удаляется.


Удаление из диаграммы форматирования и данных в зависимости от сделанного выбора.


Задание направления, в котором будут сдвигаться ячейки, строки или столбцы, расположенные вокруг удаляемых ячеек.


Сдвиг оставшихся после удаления ячеек влево с заполнением освобождающегося места.


Сдвиг оставшихся после удаления ячеек вверх с заполнением освобождающегося места.


Удаление целой строки.


Удаление целого столбца.


Задание направления, в котором будут сдвигаться ячейки, строки или столбцы при добавлении новых ячеек.


Сдвиг содержимого ячеек вправо при освобождении места для добавляемых ячеек.


Сдвиг содержимого ячеек вниз при освобождении места для добавляемых ячеек.


Вставка целой строки.


Вставка целого столбца.


Отображение или скрытие основной оси координат на диаграмме.


Отображение оси категорий (x).


Автоматическое отображение данных с временной осью (x), если данные, откладываемые по оси x имеют формат даты. Для других типов данных будет выводиться ось категорий, используемая по умолчанию.


Вывод используемой по умолчанию оси категорий (x), независимо от того, имеют ли данные, откладываемые по выделенной оси формат даты.


Отображение временной оси в качестве оси категорий (x), независимо от того, какой тип формата имеют данные оси. Отметки времени располагаются вдоль оси равномерно в соответствии с основными и вспомогательными единицами времени.


Вывод на экран оси значений (y).


Отображение на диаграмме вспомогательной оси.


Отображение на диаграмме вспомогательной оси категорий (x).


Отображение на диаграмме вспомогательной оси значений (y).


Установка параметров для основных осей диаграммы.


Отображение оси категорий (x) на объемной диаграмме.


Отображение оси рядов (y) на объемной диаграмме.


Отображение оси значений (z) на объемной диаграмме.


Добавление подписей значений из таблицы данных для выбранных элементов диаграммы.


Добавление заголовка вверху диаграммы.


Добавление заголовка для выбранной оси.


Отображение линий сетки для оси категорий (x) в соответствии с выбранными параметрами.


Отображение линий сетки с основными интервалами для оси категорий (x).


Отображение линий сетки с вспомогательными интервалами для оси категорий (x).


Отображение линий сетки для оси значений (y) в соответствии с выбранными параметрами.


Отображение линий сетки для оси рядов (y) в соответствии с выбранными параметрами.


Отображение линий сетки с основными интервалами для оси рядов (y).


Отображение линий сетки с вспомогательными интервалами для оси рядов (y).


Отображение линий сетки для оси значений (z) объемной диаграммы в соответствии с выбранными параметрами.


Отображение линий сетки с основными интервалами для оси значений (z) объемной диаграммы.


Отображение линий сетки с вспомогательными интервалами для оси значений (z) объемной диаграммы.


Двухмерное отображение стенок и линий сетки для объемных линейчатых диаграмм, объемных диаграмм с областями с накоплением и объемных гистограмм.


Добавление легенды в область диаграммы.


Перемещение выделенной легенды на требуемое место и изменение размеров области построения в соответствии с расположением легенды.


Добавление или удаление подписей значений для всех точек данных диаграммы.


Удаление подписей значений для всех точек данных.


Отображение значений для всех точек данных.


Отображение процентов для всех точек данных в круговых или кольцевых диаграммах.


Отображение подписей значений для всех точек данных. В заполненных диаграммах будут выводиться названия рядов.


Отображение процентов и пописей значений для каждого из разделов круговой или кольцевой диаграммы.


Отображение размеров кружков, соответствующих значениям третьего ряда данных на пузырьковой диаграмме.


Отображение на диаграмме рядом с подписями значений ключей легенды в соответствии с выбранным форматированием и цветом.


Отображение линии, соединяющей точку данных сектора на круговой диаграмме с соответствующей подписью значения.


Вывод значений для каждого ряда данных в сетке, расположенной под диаграммой. Данный параметр доступен для круговых, точечных, кольцевых, поверхностных диаграмм и в пузырьковых диаграммах.


Отображение ключей легенды рядом с названиями рядов в таблице данных с учетом форматирования и цвета, определенного для рядов данных на графике.


Предварительный просмотр диаграммы с учетом выбранных параметров.


Ввод текста заголовка диаграммы или оси. Выбрав поле, введите требуемый текст. Чтобы ввести символ новой строки, выберите мышкой нужную надпись на диаграмме, укажите место, где требуется вставить символ новой строки и нажмите клавишу ENTER.


Определение масштаба отображения диаграммы, в процентах от стандартного размера.


Выбор масштаба отображения диаграммы, в процентах от стандартного размера.


Поле Произвольный служит для задания масштаба диаграммы, в процентах от стандартного размера. Имеется возможность увеличения или уменьшения диаграммы, что может потребоваться при ее просмотре или изменении.


Изменение шрифта выделенного текста.


Представление выделенного текста или чисел с контуром по периметру текста.


Затенение выделенного текста или чисел.


Изменение фона выделенного текста или числовых данных в соответствии с выбранным цветом и узором.


Пропорциональное изменение размеров текста или числовых данных объекта при изменении размеров объекта.


Просмотр образца текста или числовых данных с учетом выбранных параметров.


Окно группы Линия позволяет определить стиль, цвет и толщину линии сетки или границы.


Использование стандартных параметров при отображении линий сетки или границы в выделенной таблице данных.


Удаление линий сетки или границы для выделенной таблицы данных.


Раскрывающийся список стиль позволяет выбрать стиль линии для линий сетки или границы.


Раскрывающийся список цвет позволяет задать цвет линии для линий сетки или границы.


Раскрывающийся список толщина позволяет задать толщину линии для линий сетки или границы для выделенной таблицы данных.


Добавление ключей легенды к названиям рядов в таблице данных диаграммы в соответствии с выбранным форматированием и цветом.


Образец таблицы данных с учетом выбранных параметров оформления.


Установка или снятие флажка для форматирования или отмены форматирования линий сетки выбранной таблицы данных. В окне Пример отображается использованное форматирование.


Установка флажка Пересечение с плоскостью XY (основанием) позволяет Microsoft Graph определить место пересечения выбранной оси с осью значений или осью категорий. При необходимости изменения точки пересечения новое значение пересечения на оси можно задать в поле в значении.


Выбор параметра Пересечение с осью X позволяет для выделенной оси категорий (x) задать в поле в значении точку пересечения оси (x) с осью значений (y). Установка флажка Автоматически соответствует пересечению оси (x) с осью значений (y) в нуле или в значении, близком к нулю.

Для выделенной оси значений (y) выбор параметра Пересечение с осью X (категорий) позволяет для выделенной оси категорий (x) задать в поле в значении точку пересечения оси категорий (x) с осью значений (y). Установка флажка Автоматически соответствует пересечению оси категорий (x) с осью значений (y) в нуле или в значении, близком к нулю.


Флажок Пересечение с осью Y (значений) позволяет задавать точку пересечения оси значений (y) с осью значений (x). Для изменения пересечения введите новое значение в поле в значении.


Установка флажка Пересечение с плоскостью XY (основанием) позволяет Microsoft Graph определить место пересечения выбранной оси с осью значений или осью категорий. Если необходимо измененить точку пересечения, новое значение пересечения на оси следует задать в поле в значении.


Выбор параметра Обратный порядок значений позволяет изменить направление расположения значений на оси в XY-точечной диаграмме на обратное или поменять на обратное направление расположения линий и столбцов в линейчатой диаграмме или в гистограмме.


Выбор параметра Пересечение с плоскостью XY (основанием) в минимальном значении задает пересечение основания или оси категорий, в зависимости от типа объемной диаграммы, с осью значений в наименьшем значении. Данный параметр отменяет действие параметра Пересечение с плоскостью XY (основанием).


Выбор параметра Пересечение с осью X (категорий) в максимальном значении для выделенной оси категорий (x) задает пересечение оси категорий (x) с осью значений (y) в наибольшем значении. Данный параметр отменяет действие параметра Пересечение с осью X (категорий) в значении.

Выбор параметра Пересечение с осью X (категорий) в максимальном значении для выделенной оси значений (y) задает пересечение оси категорий (x) с осью значений (y) в наибольшем значении. Данный параметр отменяет действие параметра Пересечение с осью X (категорий) в значении.


Выбор параметра Пересечение с осью Y (значений) в максимальном значении для выделенной оси значений (y) задает пересечение оси значений (y) с осью значений (x) в наибольшем значении. Данный параметр отменяет действие параметра Пересечение с осью Y (значений).


Каждая категория на оси категорий имеет название и отделена от остальных категорий делениями. Расстояния между названиями категорий, а также между делениями на диаграмме могут быть изменены.


Поле Число категорий между подписями делений позволяет указать, какие категории выделенной оси следует обозначить. Введите в поле 2, чтобы обозначить каждую вторую категорию, 3 - чтобы обозначить каждую третью категорию и т.д.


Поле Число категорий между делениями позволяет для выделенной оси задать число категорий между каждой парой делений.


Флажок Обратный порядок категорий служит для изменения порядка следования рядов на оси рядов на противоположенный.


Закрытие диалогового окна с сохранением всех измененных значений параметров.


Кнопка Отмена служит для закрытия диалогового окна без сохранения изменений в значениях параметров. Кнопка Закрыть закрывает диалоговое окно с сохранением всех измененных значений параметров.


Уменьшение длины надписей вдоль оси значений, что облегчает зрительное восприятие диаграммы. Например, чтобы вместо чисел от 1
Уменьшение длины надписей вдоль оси значений, что облегчает зрительное восприятие диаграммы. Например, чтобы вместо чисел от 1 000 000 до 50 000 000 отображались числа 1 — 50, выберите в списке параметр Миллионы.


Отображение надписи, которая соответствует выбору единиц в списке Цена деления. Так, если в списке Цена деления выбрано
Отображение надписи, которая соответствует выбору единиц в списке Цена деления. Так, если в списке Цена деления выбрано значение Миллионы, на диаграмме рядом с осью значений будет выводиться текст «Миллионы».


Выбор отступа надписи от оси категорий. Большее значение соответствует большему расстоянию между элементами.


Выбор расположения надписи на маркере данных. Сделать это можно с помощью мыши.


Задание параметров границы вокруг выделенного объекта.


Восстановление стандартных значений параметров для линии или границы выделенного объекта.


Удаление линии или границы выделенного объекта. Выбор данного параметра для объекта - рисованной линии может сделать его невидимым.


Применение к выделенному объекту выбранного специального форматирования.


Раскрывающийся список стиль позволяет задать стиль линии или границы.


Раскрывающийся список цвет позволяет выбрать цвет линии или границы выделенного объекта.


Раскрывающийся список толщина позволяет выбрать толщину линии или границы выделенного объекта.


Добавление затенения снизу и справа выделенного объекта.


Установка параметров для области фона выделенного объекта.


Использование стандартных параметров для области выделенного объекта.


Отмена всех изменений параметров для выделенного объекта.


Окно Узор служит для выбора узора и цвета выбранного объекта.


Окно Цвет служит для выбора цвета элемента диаграммы.


Изменение основного цвета маркера данных.


Изменение цвета фона маркера данных.


Кнопка Способы заливки служит для изменения параметров для цветов, градиентов, текстур, узоров и рисунков в выделенном объекте.


Меняет местами основной цвет и цвет фона для отрицательных значений в ряде данных. Параметр используется для рядов данных в линейчатой диаграмме, гистограмме, заполненной диаграмме и круговых диаграммах.


Применение выбранных параметров форматирования ко всем рядам данных.


Образец выбранных цветов и узоров.


Изменение стиля, цвета и толщины линий выделенного объекта.


Сглаживание углов и неровностей линий в графике или точечной диаграмме. Сглаживание не оказывает воздействия на сами данные.


Изменение типа и стиля маркеров данных в графиках, лепестковых диаграммах и точечных диаграммах.


Изменение стиля, цвета, толщины и отображения осей для выделенной диаграммы.


Определение типа основных и вспомогательных маркеров делений, отображаемых на выделенной оси.


Отображение маркеров делений для основных линий сетки на выделенной оси.


Скрытие основных делений для выделенной оси.


Отображение основных маркеров делений на внутренней стороне выделенной оси (со стороны диаграммы).


Отображение основных маркеров делений на внешней стороне выделенной оси.


Отображение основных маркеров делений, пересекающих выделенную ось.


Отображение маркеров делений для вспомогательных линий сетки на выделенной оси.


Скрытие вспомогательных маркеров делений для выделенной оси.


Отображение вспомогательных маркеров делений на внутренней стороне выделенной оси (со стороны диаграммы).


Отображение вспомогательных маркеров делений на внешней стороне выделенной оси.


Отображение вспомогательных маркеров делений, пересекающих выделенную ось.


Задание типа надписи основного или вспомогательного маркера делений отображаемого на выделенной оси.


Скрытие надписей маркеров делений для выделенной оси.


Отображение надписей маркеров делений в нижней части области построения для горизонтальной оси или в правой части области построения для вертикальной оси, в зависимости от того, какая ось выделена.


Отображение надписей маркеров делений в верхней части области построения для горизонтальной оси или в левой части области построения для вертикальной оси, в зависимости от того, какая ось выделена.


Отображение надписей маркеров делений после выделенного текста.


Пример отображения оси с учетом выбранных параметров.


Изменение диапазона или масштаба значений для выделенной оси. Можно задавать также интервал значений и точку пересечения осей.


Автоматическое определение программой Microsoft Graph масштаба для выделенной оси на основании диапазона значений данных. Флажки, расположенные под надписью Автоматически установлены по умолчанию, а в полях, расположенных справа от названий Минимум, Максимум, Основная единица измерений, Вспомогательная единица измерений и Пересечение с осью показаны автоматически подставляемые значения. Введите в эти поля значения, которые должны использоваться вместо стандартных. Установите флажки для тех параметров для возврата стандартных значений.


Флажок Минимум служит для использования наименьшего (округленного) значения из ряда данных в качестве минимального значения на выделенной оси.


Поле Минимум служит для ввода наименьшего значения, показываемого на выделенной оси.


Флажок Максимум служит для использования наибольшего (округленного) значения из ряда данных в качестве максимального значения на выделенной оси.


Поле Максимум служит для ввода наибольшего значения, показываемого на выделенной оси.


Флажок Основная единица измерений используется для автоматического определения программой Microsoft Graph интервала основных делений и основных линий сетки (если они отображаются) для выделенной оси.


Поле Основная единица измерений служит для задания интервала основных делений и основных линий сетки (если они отображаются) для выделенной оси.


Флажок Вспомогательная единица измерений используется для автоматического определения программой Microsoft Graph интервала вспомогательных делений и вспомогательных линий сетки (если они отображаются) для выделенной оси.


Поле Вспомогательная единица измерений служит для задания интервала вспомогательных делений и вспомогательных линий сетки (если они отображаются) на оси значений (y).


Параметр Пересечение с осью X (категорий) в значении позволяет задать значение, в котором ось категорий (x) пересекает ось значений (y). Флажок Автоматически задает пересечение оси категорий (x) и оси значений (y) в 0 (нуле) или в наиболее близком к 0 (нулю) значении на оси y.


Выбор параметра Логарифмическая шкала приводит к пересчету значений, отображаемых в полях Минимум, Максимум, Основная единица измерений и Вспомогательная единица измерений как степеней числа 10 для оси значений, основываясь на диапазоне представленных на диаграмме данных. В логарифмических диаграммах не допускается использование нулевых и отрицательных значений, а значения в полях Минимум и Максимум должны быть не меньше 10.


Флажок служит для изменения направления порядка следования значений на оси в точечной диаграмме, а также линий и столбцов в линейчатых диаграммах и гистограммах.


Параметр Пересечение с осью X (категорий) в максимальном значении позволяет задать пересечение оси категорий (x) с осью значений (y) в максимальном значении. Данный параметр отменяет действие параметра Пересечение с осью X (категорий) в значении.


Каждая категория на оси категорий имеет свою надпись и отделяется от других категорий маркерами делений. Можно определить интервал между надписями категорий и интервал между делениями. Для плоских диаграмм можно указать место пересечения оси значений (y) с осью категорий (x).


Параметр Пересечение с осью Y (значений) в категории номер указывает номер категории, в которой ось значений (y) пересекает ось категорий (x).


Поле Число категорий между подписями делений указывает, какие категории на оси категорий (x) следует обозначить. Введите в окно 1 для того, чтобы пометить каждую категорию, 2 - каждую вторую, 3 - каждую третью категорию и т.д.


Поле Число категорий между делениями определяет число категорий между каждой парой делений на оси категорий (x).


Параметр Пересечение с осью Y (значений) между категориями определяет пересечение оси значений (y) с осью категорий (x) по краю категории, указанной в поле Пересечение с осью Y (значений) в категории номер. Если этот флажок установлен, точки данных располагаются между делениями; в противном случае они выстраиваются в месте расположения делений. Для совмещения границ области построения с границами диаграммы следует снять флажок Пересечение с осью Y (значений) между категориями.


Выбор параметра Обратный порядок категорий изменяет порядок отображения категорий на оси категорий на обратный.


Параметр Пересечение с осью Y (значений) в максимальной категории задает пересечение оси значений (y) с осью категорий (x) вслед за последней категорией на оси x. Данный параметр подавляет значение параметра Пересечение с осью Y (значений) в категории номер.


Параметр Пересечение с осью Z (значений) между категориями определяет отображение оси значений (z) между категориями. Параметр доступен только для объемных графиков и объемных диаграмм с областями.


Временная ось является особым типом оси категорий для данных, зависящих от времени. Microsoft Graph автоматически использует временную ось, если данные для построения диаграммы имеют формат даты. На временной оси даты располагаются всегда в хронологическом порядке, даже если в таблице MS Graph порядок данных иной. Временные оси используются в плоских гистограммах, графиках, линейчатых и заполненных диаграммах, а также в трехмерных гистограммах, графиках, линейчатых диаграммах, заполненных диаграммах и поверхностных диаграммах.


Microsoft Graph автоматически использует временную ось, если данные для построения диаграммы имеют формат даты. Основываясь на диапазоне значений дат, Microsoft Graph вычисляет масштаб для выделенной временной оси. Все флажки, расположенные под надписью Автоматически по умолчанию установлены, а значения минимума, максимума, основной и вспомогательной единиц измерений отображаются в соответствующих полях. Для изменения стандартных параметров введите свои значения в эти поля. Для восстановления стандартных значений параметров установите соответствующие флажки.


Флажок Минимум служит для автоматического определения начального или наименьшего временного интервала или основных делений и основных линий сетки (если они отображаются) для временной оси.


Поле Минимум служит для ввода начального временного интервала или основных делений и основных линий сетки (если они отображаются), показываемого на временной оси. Для восстановления стандартного значения параметра установите флажок Минимум.


Флажок Максимум служит для автоматического определения конечного или наибольшего временного интервала или основных делений и основных линий сетки (если они отображаются) для временной оси.


Поле Максимум служит для ввода конечного временного интервала или основных делений и основных линий сетки (если они отображаются), показываемого на временной оси. Для восстановления стандартного значения параметра установите флажок Максимум.


Флажок единица измерения используется для автоматического определения программой Microsoft Graph единицы времени, являющейся интервалом между двумя датами на временной оси.


Параметр дн., мес. или г. позволяет изменить базисную единицу времени временной оси. Базисная единица времени на временной оси является минимальным различимым интервалом между двумя датами.


Поле Основная единица измерений служит для задания интервала основных делений и основных линий сетки (если они отображаются) для временной оси. В поле, расположенном справа от поля Основная единица измерений, выберите базисную единицу - дни, месяцы или годы. На временной оси даты располагаются всегда в хронологическом порядке, даже если в таблице MS Graph порядок данных иной. Единица времени или базисная единица определяет наименьший временной интервал между двумя датами в данных.


Поле Вспомогательная единица измерений служит для задания интервала вспомогательных делений и вспомогательных линий сетки (если они отображаются) для временной оси. В поле, расположенном справа от поля Основная единица измерений выберите базовую единицу - дни, месяцы или годы. На временной оси даты располагаются всегда в хронологическом порядке, даже если в таблице MS Graph порядок данных иной. Единица времени или базовая единица определяет наименьший временной интервал между двумя датами в данных.


Флажок Пересечение с осью Y (значений) определяет пересечение оси значений (y) с осью категорий (x) в дате, указанной в поле Минимум. Чтобы изменить значение даты, в котором ось значений будет пересекаться с осью категорий, введите новое значение в поле Пересечение с осью Y (значений).


Флажок пересечение с осью Y между датами позволяет указать, что ось значений (y) должна располагаться между датами.


Флажок Обратный порядок дат изменяет порядок расположения дат на временной оси на обратный.


Флажок Пересечение с осью Y (значений) в максимальном значении позволяет задать пересечение оси значений (y) с осью категорий (x) в максимальном значении даты. Данный параметр отменяет действие параметра Пересечение с осью Y (значений) в значении.


Флажок перечеркнутый следует установить, если требуется перечеркнуть выделенный текст или числа.


Оформление выделенного текста как надстрочного.


Оформление выделенного текста как подстрочного.


Выбор типа линии для подчеркивания выделенного текста.


Выбор цвета выделенного текста или объекта.


Выбор этого параметра восстанавливает стандартные значения для шрифта, стиля, размера и эффектов выделенного текста, соответствующих стилю «Обычный».


Раскрывающийся список Фон позволяет сделать фон текста в диаграмме непрозрачным, прозрачным или предоставить возможность автоматического определения фона программе Microsoft Graph.


Описание шрифта, выбранного в окне Шрифт.


Установка флажка Связано с источником связывает числовые значения диаграммы с соответствующими значениями в таблице данных. После изменения пописей данных вручную соответствующие связи нарушаются.


Изменение горизонтального или вертикального выравнивания текста в зависимости от выбранных параметров.


Выбор параметра в этом окне позволяет изменить выравнивание текста по горизонтали.


Выбор параметра в этом окне позволяет изменить выравнивание текста по вертикали.


Окно Ориентация служит для изменения ориентации текста. Параметры поворота могут оказаться недоступными при выборе других параметров выравнивания.


Размещение выделенной легенды внизу, в правом верхнем углу, вверху, слева или справа от области диаграммы.


Добавление линии тренда линейного типа. Линия тренда строится в соответствии с формулой y = mx + b.


Добавление линии тренда логарифмического типа. Линия тренда строится в соответствии с формулой y = clnx + b.


Добавление линии тренда полиномиального типа. Линия тренда строится в соответствии с формулой полинома  [image].


Добавление линии тренда степенного типа. Линия тренда строится в соответствии с уравнением степени  [image]. Если данные содержат отрицательные или нулевые значения, эта возможность не работает.


Добавление линии тренда экспоненциального типа. Линия тренда строится в соответствии с экспоненциальным уравнением  [image]. Если данные содержат отрицательные или нулевые значения, эта возможность не работает.


Добавление линии тренда типа «скользящее среднее». «Скользящее среднее» значение, через которое проводится линия, получается в результате усреднения определенного числа точек (задается параметром Точки).


Счетчик Степень позволяет задать максимальную степень полинома. Допустимы целые числа от 2 до 6.


Счетчик Период позволяет определить число периодов, используемых при расчете скользящего среднего.


Окно группы Тип тренда/регрессии предоставляет возможность выбора типа добавляемой или изменяемой линии тренда для ряда данных в заполненной диаграмме, линейчатой диаграмме, гистограмме, графике или в точечной диаграмме. Нельзя внести линии тренда в объемную, кольцевую и круговую диаграммы, а также в лепестковую диаграмму и в пузырьковую диаграмму.


Выбор ряда данных, для которого требуется добавить линию тренда.


Выбор способа задания названия для линии тренда. Название линии тренда будет показано в легенде.


Автоматическое формирование названия линии тренда на основании выбранного типа линии тренда и ряда данных, с которым она связана. Справа от переключателя выводится автоматически сформированное название линии тренда.


Выбор параметра пользовательское дает возможность в поле справа от переключателя задать название линии тренда. Длина названия должна быть не более 256 символов.


Окно группы Прогноз объединяет два поля со счетчиком, с помощью которых можно определить, как будет выполняться прогнозирование. Данный параметр недоступен для линии тренда типа «скользящее среднее».


Поле вперед на: позволяет задать число будущих периодов (или единиц - для точечных диаграмм), на которое должна быть построена линия тренда.


Поле назад на: позволяет задать число прошлых периодов (или единиц - для точечных диаграмм), на которое должна быть построена линия тренда.


Параметр Установить Y-пересечение = позволяет задать точку, в которой линия тренда должна пересекать ось y. Данный параметр применим только для линейного, полиномиального и экспоненциального типа регрессии; для логарифмического, степенного и скользящего среднего типа данный параметр недоступен.


Отображение уравнения линии тренда в надписи для линии тренда на диаграмме.


Отображение R-квадратического значения линии тренда в надписи линии тренда на диаграмме. Показываемое R-квадратическое значение не корректируется.


Сглаживание углов границы выбранного объекта.


Изменение угла поворота выделенного текста. Чтобы расположить текст от левого нижнего угла к правому верхнему, задайте в окне поворота положительное значение. Чтобы расположить текст от левого верхнего угла к правому нижнему, задайте отрицательное значение поворота.


Изменение угла поворота выделенного текста. Чтобы расположить текст от левого нижнего угла к правому верхнему, задайте в окне поворота положительное значение. Чтобы расположить текст от левого верхнего угла к правому нижнему, задайте отрицательное значение поворота.


Изменение ориентации выделенного текста на вертикальную.


Защита выделенного объекта от внесения изменений.


Защита текста выделенного объекта от внесения изменений.


Задание представления дат, времен, дробей и форматов, заданных пользователем.


Возобновление связи элемента диаграммы с данными таблицы MS Graph. Если формат чисел в диаграмме изменился, связь числового формата с ячейкой данных нарушается. Для восстановления связи следует выбрать соответствующий элемент диаграммы, например, подписи значений или ось значений, а затем установить флажок Связано с источником.


Выбор параметров выравнивания текста по вертикали или горизонтали для выделенного объекта или ячеек.


Выбор ориентации для выделенной ячейки или текста.


Выбор ориентации по горизонтали для выделенной ячейки или текста. Этот вид ориентации применяется по умолчанию.


Выравнивание выделенного текста по вертикали, таким образом, что каждый последующий символ располагается под предыдущим и читается сверху вниз:

T

E

X

T


Ориентация текста по вертикали снизу вверх.


Ориентация текста по вертикали сверху вниз.


Автоматическое изменение размеров автофигуры для полного заполнения текстом.


Список Стиль предназначен для выбора стиля линии или границы.


Список Толщина предназначен для выбора толщины линии или границы.


Список Длина используется для изменения длины выделенной линии.


Просмотр выделенного объекта с учетом выбранных параметров.


Отображение значений всех точек данных.


Отображение на диаграмме ключей легенды с учетом выбранного форматирования и цвета.


Задание отступа данных от левого края ячейки или отступа текста от левой границы текстового поля. Одна единица в поле Добавлять отступ соответствует ширине одного символа текста.


Защита выделенных объектов от изменения, перемещения, изменения размеров или удаления. Флажок Заблокировать текст следует устанавливать также для предохранения текста выделенного объекта от изменения, перемещения или удаления.

Защита объектов действует только для защищенных листов. Чтобы защитить лист, выполните команду Защита меню Сервис, затем выполните команду Защитить лист и установите флажок Объекты.


Защита текста выделенного объекта от изменения, перемещения или удаления. Флажок защиты объекта следует устанавливать для защиты как выделенного объекта, так и текста внутри объекта, от изменения, перемещения, изменения размеров или удаления.

Защита текста объектов действует только для защищенных листов. Чтобы защитить лист, выполните команду Защита меню Сервис, затем выполните команду Защитить лист и установите флажок Объекты.


Защита текста объектов действует только для защищенных листов. Чтобы защитить лист, выполните команду Защита меню Сервис, затем выполните команду Защитить лист и установите флажок Объекты.


Параметры сортировки и изменения размеров объектов по отношению к соседним ячейкам.


Перемещение и изменение размеров графического объекта вместе с соответствующей диаграммой.


Перемещение объекта вместе с прилегающими снизу ячейками без изменения его размеров.


Закрепление местоположение графического объекта на рабочем листе.


Вывод на печать выбранного графического объекта при печати листа.


Изменение цвета, яркости и контрастности изображения выделенного рисунка.


Выбор параметров перемещения и изменения размеров выделенного объекта по отношению к соседним ячейкам.


скользящее среднее

Последовательность средних, рассчитанных по частям ряда данных. В диаграмме, скользящее среднее сглаживает отклонения в данных, давая более ясное представление о модели или тенденции.


область вставки

Область, куда будут помещены вырезанные или скопированные данные.


регрессионный анализ

Используемая в прогнозировании разновидность статистического анализа. В регрессионном анализе выполняется оценка взаимосвязей переменных таким образом, что значение одной переменной может быть предсказано по известным значениям другой или других переменных.


диапазон

Две или более ячеек на листе. Ячейки диапазона могут быть смежными и не смежными.


выделение

Выделенная ячейка или интервал ячеек в таблице MS Graph. Выделенные ячейки участвуют в следующей команде или действии.


область данных

Интервал ячеек, содержащий данные и ограниченный пустыми ячейками или границами таблицы MS Graph.


маркер данных

Полоса, область, точка, сектор или другой элемент диаграммы, представляющий отдельную точку данных или значение, соответствующее ячейке таблицы данных. Связанные маркеры данных диаграммы образуют ряд данных.


подпись значения

Подпись, содержащая дополнительные сведения о маркере данных, представляющего отдельную точку данных или значение таблицы MS Graph. Подписи значений могут относиться к отдельному маркеру, ряду данных или всем маркерам данных диаграммы. В зависимости от типа диаграммы, подписи значений могут показывать значения, названия рядов данных или категорий и проценты в различных сочетаниях.


ряд данных

Группа связанных точек на диаграмме, построенных по строкам или столбцам таблицы данных. Каждый ряд данных диаграммы имеет собственный цвет или узор. На диаграмме могут быть представлены один или несколько рядов данных. Круговые диаграммы могут содержать единственный ряд данных.


элементы данных

Отдельные значения, показываемые на диаграмме, соответствующие отдельным ячейкам таблицы данных. Могут быть представлены полосками, столбиками, линиями, секторами или секторами без центра, точками и другими фигурами. Эти фигуры также называют маркерами данных. Маркеры данных одного цвета образуют ряд данных.


стены и основание в объемной диаграмме

Области, ограничивающие большинство типов объемных диаграмм, определяя их размеры и границы. В области построения показывается две боковых плоскости и одна нижняя.


линия тренда

Графическое представление направления изменения ряда данных. Применяются в задачах прогнозирования, называемых также регрессионным анализом. Линии тренда могут быть добавлены к рядам данных в ненормированных плоских заполненных и линейчатых диаграммах, гистограммах и графиках, биржевых, точечных и пузырьковых диаграммах.


подпись линии тренда

Необязательный текст для линии тренда, включающий формулу для регрессии и (или) R-квадратическое значение. Подпись может форматироваться и перемещаться; однако, изменение ее размеров не допускается.


планки погрешностей

Графически представляемые отрезки, показывающие возможную погрешность (или степень неопределенности) для каждого маркера ряда данных. Планки погрешностей y могут быть добавлены для ряда данных плоских заполненных и линейчатых диаграмм, гистограмм, графиков, а также точечных и пузырьковых диаграмм. Точечные и пузырьковые диаграммы могут также содержать планки погрешностей x. Возможно выделение и групповое форматирование планок погрешностей.


легенда

Окно, в котором показано, какими цветами и узорами представлены на диаграмме ряды данных или группы данных.


линии сетки в диаграмме

Линии, использование которых позволяет сделать представление данных на диаграмме более наглядным. Эти линии проходят через засечки на координатных осях и пересекают область построения.


деления и подписи делений

Засечки представляют собой маленькие отрезки системы измерения, пересекающие ось подобно делениям линейки. Подписи делений обозначают категории, значения или ряды на диаграмме. Значения подписей подставляются из соответствующих ячеек таблицы данных.


ось

Линия, проходящая по границе области диаграммы и используемая для измерений и сравнений данных на диаграмме. Для большинства диаграмм данные откладываются по оси значений, которая обычно расположена вертикально (ось y), а категории — по оси категорий, обычно горизонтальной (ось x).


надпись

Имеющий прямоугольную форму объект диаграммы, в который может быть введен текст.


оператор сравнения

Знак, применяемый в условии сравнения, определяющий отношение двух величин. Шесть стандартных операторов сравнения приведены в таблице.

Оператор	Значение
=	Равно
>	Больше
<	Меньше
>=	Не меньше
<=	Не больше
<>	Не равно


ключи легенды

Значки в легендах, показывающие цвета и узоры, заданные для рядов данных (или категорий) в диаграмме. Располагаются в левой части легенды. Изменение форматирования ключа легенды приводит к изменению форматирования связанного с ним маркера данных.


таблица данных в диаграмме

Таблица в диаграмме, содержащая данные для ее построения. Каждая строка этой таблицы представляет отдельный ряд данных. Обычно отображается вместе с осью категорий диаграммы и заменяет на ней подписи делений.


названия диаграммы

Описательный текст, автоматически выровненный по оси или располагающийся по центру в верхней части диаграммы.


активная ячейка

Выделенная ячейка, в которую будут вводиться данные. В каждый момент времени может быть активна только одна ячейка. Активная ячейка ограничена жирной линией.


область построения

В плоских диаграммах - область, ограниченная осями и содержащая все ряды данных. В объемных диаграммах - область, ограниченная осями и содержащая ряды данных, названия категорий, подписи делений и заголовки осей.


область диаграммы

Диаграмма со всеми ее элементами.


линии ряда

В плоских нормированных линейчатых диаграммах и гистограммах, линии, соединяющие маркеры данных в каждом ряде данных.


линии проекций

В графиках и заполненных диаграммах, линии проекции точек данных на ось категорий (x). Особенно полезны в заполненных диаграммах, поскольку показывают, где заканчивается один маркер данных и начинается следующий.


плюс-минус маркеры

В диаграммах с одним или несколькими рядами данных, прямоугольники, позволяющие визуально оценить отличие между точками данных первого и последнего ряда данных. Microsoft Graph автоматически использует белые прямоугольники, чтобы показать, что значение точки последнего ряда больше значения точки первого, а черные прямоугольники, чтобы показать, что значение точки первого ряда больше значения точки последнего.


мини-макс линии

В плоских графиках, линии, соединяющие наибольшее и наименьшее значение в каждой категории.


Значение R в квадрате

R в квадрате, или показатель определенности — это число от 0 до 1, которое отражает близость значений линии тренда к фактическим данным. Чем больше величина этого показателя, тем достовернее линия тренда.


узлы

Квадратные маркеры черного цвета; обозначают концы прямых и искривленных отрезков, а также места из пересечения в выбранных автофигурах (после выполнения команды Начать изменение узлов в меню Действия на панели инструментов Рисование). Узлы можно перетаскивать.


раскрывающийся список

Элемент управления, который можно встретить в меню, на панели инструментов или в диалоговом окне. Чтобы просмотреть содержащиеся в списке параметры, достаточно щелкнуть мышью соответствующую кнопку со стрелкой. Примером подобного элемента управления является раскрывающийся список Шрифт на панели инструментов Форматирование. Нужное значение параметра вводится с клавиатуры либо выбирается в списке.


панель инструментов

Чтобы вывести на экран панель инструментов, выберите в меню Вид пункт Панели инструментов, а затем найдите в списке требуемую панель инструментов. Если нужная панель инструментов в подменю Панели инструментов отсутствует, выполните команду Настройка и установите соответствующий флажок на вкладке Панели инструментов. (Команда Настройка доступна только в том случае, если запустить Microsoft Graph следующим образом: сначала щелкнуть диаграмму, выбрать в меню Правка пункт Диаграмма, а затем нажать кнопку Открыть.)

Если панель инструментов отображается на экране, однако нужная кнопка на ней отсутствует, щелкните расположенный на этой панели значок Дополнительные кнопки  [image]. Чтобы получить справку по конкретному элементу, нажмите клавиши SHIFT+F1, а затем выберите его мышью.


Изменение параметров, связанных с вводом данных и перемещением по таблице MS Graph.


Автоматическое перемещение активной ячейки на один ряд вниз после ввода значения в ячейку и нажатия клавиши ENTER. Для перемещения активной ячейки вверх следует использовать комбинацию клавиш SHIFT+ENTER.


Перемещение и копирование ячеек и данных при перетаскивании мышкой.


Вариант отображения пустых ячеек таблицы MS Graph на диаграмме.


Для пустых ячеек таблицы MS Graph линия не отображается, в результате чего линия имеет прерывистый характер.


Пустые ячейки представляются как нулевые значения, вследствие чего линия при обозначении точек данных с такими нулевыми значениями резко опускается к нулю.


Интерполирование недостающих точек данных, представляющих пустые ячейки, и соединение их линией, в результате чего линия получается непрерывной.


Отображение названия элемента диаграммы, над которым в данный момент расположен указатель мышки.


Отображение значения маркера данных при наведении на него указателя мышки.


Отображение цветовой палитры.


Первые восемь цветов, используемые программой Microsoft Graph при построении линий диаграммы. Эти цвета могут быть использованы также для других объектов.


Первые восемь цветов, используемые программой Microsoft Graph для заливки диаграмм. Эти цвета могут быть использованы также для других объектов.


Отображение диалогового окна Цвета. При создании пользовательских цветов может браться за основу любой из 56 основных цветов палитры.


Восстановление первоначальных 56 цветов палитры.


Параметры, определяющие необходимость отображения названий элементов диаграммы или названий рядов данных при помещении над ними указателя мышки.


Данный флажок должен быть снят, если требуется, чтобы перед заменой существующих данных импортируемыми в таблице MS Graph выдавалось соответствующее предупреждение.


Выбор одного из параметров, перечисленных в окне группы Импортировать позволяет импортировать как данные всего листа, так и выбранных ячеек. Имеется возможность импорта блока данных длиной до 4000 строк и шириной до 4000 столбцов, однако на диаграмме может быть представлено не более 255 рядов данных.


Импорт всех данных из указанного листа.


В поле Интервал задается интервал данных или его имя, например, A1:D40.


Выбор листа данных рабочей книги для импорта в списке Выберите лист.


Открытие выбранного исходного документа.


Обновление таблицы MS Graph и диаграммы, используя данные выбранного исходного документа.


Удаление связи с исходным документом из таблицы MS Graph и диаграммы. После этого данные не будут обновляться при изменении исходного документа.


Вывод диалогового окна Изменить связь для установления связи с другим исходным документом.


Имя исходного документа, связанного в данный момент с диаграммой.


Выбор ручного или автоматического установления связи.


Имя исходного документа.


Источник связи.


Описание связанного элемента.


Приложение, в котором существует исходный документ. Например, для листа в Microsoft Excel 97 надпись будет такой: «Лист Microsoft Excel».


Данные связи в исходном документе. Например, если исходный документ является листом в Microsoft Excel, в данном поле будет выведен интервал ячеек, содержащих данные, с которыми установлена связь.


Исходный документ, с которым в настоящий момент установлена связь диаграммы.


В поле Тип задается приложение, с которым требуется установить связь. Например, для установления связи с листом в Microsoft Excel, введите Лист Microsoft Excel.


Имя документа, с которым требуется установить связь.


Поле Элемент предназначено для задания, если это требуется, области в документе, с которой должна быть установлена связь. Например, введите интервал ячеек на листе Microsoft Excel.


Применение текущих параметров к активной диаграмме без закрытия диалогового окна, с тем чтобы можно было увидеть результаты изменений на примере.


Восстановление всех параметров по умолчанию в диалоговом окне без закрытия самого окна, с тем чтобы можно было увидеть результаты изменений.


Отображение примера диаграммы в диалоговом окне с учетом сделанных изменений.


Увеличение высоты расположения точки обзора с шагом изменения равным 5 градусам. Для всех диаграмм, за исключением круговой и объемной линейчатой, угол подъема составляет от -90 (вид снизу на область построения) до 90 градусов (вид сверху на область построения). Для круговой диаграммы этот интервал составляет от 10 до 80 градусов. Для объемной линейчатой - от 0 до 44 градусов.


Уменьшение высоты расположения точки обзора с шагом изменения равным 5 градусам. Для большинства типов диаграмм угол подъема составляет от -90 (вид снизу на область построения) до 90 градусов (вид сверху на область построения).


В поле Возвышение можно задать высоты расположения точки обзора диаграммы. Для большинства типов диаграмм угол подъема составляет от -90 (вид снизу на область построения) до 90 градусов (вид сверху на область построения).


Увеличение параметра Перспектива с шагом изменения равным 5 градусам, то есть увеличение глубины диаграммы. Перспектива определяет соотношение передней и задней частей диаграммы и может принимать значения от 0 (нуля) до 100 градусов. Данный параметр неприменим для объемных линейчатых диаграмм или же при отключенных взаимно перпендикулярных осях.


Уменьшение параметра Перспектива с шагом изменения равным 5 градусам, то есть увеличение глубины диаграммы. Перспектива определяет соотношение передней и задней частей диаграммы и может принимать значения от 0 (нуля) до 100 градусов. Данный параметр неприменим для объемных линейчатых диаграмм или же при отключенных взаимно перпендикулярных осях.


Поле Перспектива (в котором задается значение в градусах) служит для изменения глубины диаграммы. Перспектива определяет соотношение передней и задней частей диаграммы и может принимать значения от 0 (нуля) до 100 градусов. Данный параметр неприменим для объемных линейчатых диаграмм или же при отключенных взаимно перпендикулярных осях.


Значение, задаваемое в поле Поворот определяет угол поворота области построения вокруг оси z (вертикальной оси). Поворот измеряется в градусах от 0 до 360. Для объемных линейчатых диаграмм угол поворота составляет от 0 до 44.


Поворот области построения по часовой стрелке относительно оси z (вертикальной оси) с шагом изменения угла поворота составляющим 10 градусов. Поворот измеряется в градусах от 0 до 360. Для объемных линейчатых диаграмм угол поворота составляет от 0 до 44.


Поворот области построения против часовой стрелки относительно оси z (вертикальной оси) с шагом изменения угла поворота составляющим 10 градусов. Поворот измеряется в градусах от 0 до 360. Для объемных линейчатых диаграмм угол поворота составляет от 0 до 44.


Перпендикулярное расположение осей независимо от значений высоты точки обзора и поворота. Для просмотра осей в перспективе отключите этот параметр. Для объемной линейчатой диаграммы этот параметр всегда включен.


Значение, задаваемое в поле высоты изменяет высоту оси z и стенок по отношению к длине оси x и ширине основания диаграммы. Высота измеряется в процентном отношении от длины оси x. Например, значение в 200% увеличивает высоту диаграммы в два раза по сравнению с длиной оси x.


Изменение масштабирования объемной диаграммы, приближающее размеры диаграммы к размерам ее плоской разновидности. При преобразовании плоской диаграммы в объемную она может уменьшиться, особенно если значение угла поворота составляет менее 45 градусов. Данный параметр доступен только при установленном флажке Изометрия.


Закрытие данного диалогового окна.


Область диаграммы

Вся диаграмма и ее элементы.


Область данных

Вся таблица MS Graph и ее элементы, включая ячейки, линии сетки, заголовки строк и столбцов, полосы прокрутки и т.п.


Полоса прокрутки

Затененные полосы вдоль правой и нижней сторон окна. Чтобы прокрутить содержимое окна, перетаскивайте бегунок или нажимайте кнопки со стрелками.


Строка состояния

Полоса в нижней части экрана, служащая для отображения подсказки к выбранной команде и сведений о выполняемой операции. Правая сторона строки состояния показывает, включены ли такие режимы, как CAPS LOCK или NUM LOCK.


Строка заголовка

Заголовок окна может использоваться для перемещения окна или диалогового окна.  Чтобы вернуть первоначальное расположение и размеры окна, дважды щелкните мышью строку заголовка.


Граница изменения размеров окна

Граница окна. Для изменения формы и размеров окна переместите границу окна с помощью мыши. Чтобы одновременно изменять высоту и ширину окна, перемещайте угол границы окна.


Заголовок строки

Пронумерованная затененная область, расположенная слева от каждой строки. Чтобы выделить строку, щелкните мышью ее заголовок. Чтобы изменить высоту строки, перетащите линию рамки, снизу от заголовка строки.


Заголовок столбца

Помеченная буквами или цифрами затененная область, расположенная сверху каждого столбца. Чтобы выделить столбец, щелкните мышью его заголовок. Чтобы изменить ширину столбца, перетащите линию рамки, справа от заголовка столбца.


Кнопка «Выделить все»

Затененный прямоугольник в верхнем левом углу листа на пересечении обозначений строк и столбцов. Чтобы выделить все ячейки листа, нажмите эту кнопку.


Строка заголовка

Чтобы переместить окно, перетащите строку его заголовка.


Изменение размера маркера данных. В окне Образец можно видеть выбранный размер линии маркера.


Задание параметров отображения вставляемого рисунка.


Растягивание вставляемого рисунка.


Укладывание вставляемых рисунков друг на друга.


Укладывание вставляемых рисунков друг на друга с изменением масштаба пропорционально размерам объекта, в который вставляется рисунок.


Смежное расположение вставляемых рисунков.


Масштабирование вставляемого рисунка в соответствии с размерами объекта назначения.


Помещение добавляемого рисунка на заднем плане объекта.


Размещение добавляемого рисунка по сторонам объекта.


Помещение добавляемого рисунка на переднем плане объекта.


Выбор оси для построения выбранного ряда.


Размещение данных выделенного ряда по основной оси.


Размещение данных выделенного ряда вдоль вспомогательной оси. При выборе данного параметра будет отображена вспомогательная ось, если она ранее не добавлялась в диаграмму.


Предварительный просмотр диаграммы с учетом выбранных параметров.


Значения таблицы MS Graph, которые должны быть показаны по оси x могут быть выбраны, если мышью выделить соответствующие ячейки.


Отображение текущего варианта диаграммы до применения к диаграмме выбранных параметров.


Выбор в таблице MS Graph ячейки, содержащей название для выделенного ряда данных диаграммы.


Значения таблицы MS Graph, которые должны быть показаны по оси y могут быть выбраны, если мышью выделить соответствующие ячейки.


Выбор варианта отображения планок погрешностей для выделенного ряда данных.


Отображение планок погрешностей «плюс» и «минус» по оси X.


Отображение планок погрешностей «плюс» по оси X.


Отображение планок погрешностей «минус» по оси X.


Удаление планок погрешностей по X.


Задание требуемой величины или отклонения погрешности для планок погрешностей выделенного ряда данных.


Задание фиксированного значения величины погрешности.


Использование в качестве величины погрешности значения процента, рассчитанного по каждой точке данных.


Использование в качестве величины погрешности заданного числа средних квадратических отклонений от средних значений построенных величин.


Использование в качестве величины погрешности средней квадратической ошибки построенных на диаграмме значений для каждой точки данных.


Поля Плюс (+) и Минус (-) предназначены для задания пользовательских значений величины погрешности для каждой точки данных.


Отображение планок погрешностей «плюс» и «минус» по оси Y.


Отображение планок погрешностей «плюс» по оси Y.


Отображение планок погрешностей «минус» по оси Y.


Удаление планок погрешностей по Y.


Выбор формы для объемного представления выбранного ряда данных.


Добавление или удаление подписей значений для точек данных выделенного ряда данных.


Удаление подписей значений со всех точек данных выделенного ряда данных.


Отображение значения для каждой точки данных выделенного ряда.


Отображение процента от целого для всех точек данных в круговых и кольцевых диаграммах.


Отображение подписи группы, соответствующей всем точкам данных. Для заполненной диаграммы будет отображаться название ряда.


Одновременное отображение процента и подписи группы для каждого сектора в круговых и кольцевых диаграммах.


Отображение размеров каждого кружка в пузырьковой диаграмме. Эти размеры определяются значениями третьего ряда данных.


Вывод рядом с подписями значений диаграммы ключей легенды, имеющих заданный формат и цвет.


Отображение линий проекций маркеров данных на ось X для графика или заполненной диаграммы.


Отображение линий, соединяющих наибольшее и наименьшее значение для каждой группы. Эти линии преимущественно используются в графиках состояния запасов. Применимо только к плоским графикам.


Отображение прямоугольников для биржевых диаграмм. На графиках, показывающих изменение курсов акций, прямоугольники рисуются от точки начальной цены до точки конечной цены на данный день. Параметр используется только в графиках.


В поле со счетчиком Перекрытие задается значение, определяющее величину взаимного перекрытия маркеров в группе. Чем больше заданное в поле значение, тем больше величина перекрытия; меньшие значения соответствуют большему расстоянию между маркерами. Допускаются значения в интервале от -100 до 100.


Значение в промежутке от 0 (нуля) до 500, задаваемое в поле ширины зазора, определяет расстояние между группами маркеров данных. Большее значение соответствует большему расстоянию между группами.


Отображение прямых линий, соединяющих маркеры данных для рядов данных, имеющих тот же тип диаграммы, что и выделенный ряд данных.


Выбор своего цвета и стиля для каждого маркера данных выбранного ряда данных. Обычно используется для диаграмм с единственным рядом данных.


Значение угла наклона первого сектора в круговой или кольцевой диаграмме задается в поле Наклон первого сектора.


Размер отверстия в кольцевой диаграмме. Введите требуемое значение в интервале от 10 до 90. Большее значение соответствует большему размеру отверстия и более узким кольцам диаграммы.


Отображение на диаграмме подписей групп.


Представление на пузырьковой диаграмме значений, соответствующих отрицательным числам.


Размеры и пропорции кружков на пузырьковой диаграмме. Задайте соответствующие значения площадь пузырьков и диаметр пузырьков.


Значение от 0 (нуля) до 300 в поле задания размеров пузырьков определяет размер выделенного кружка на пузырьковой диаграмме. Большее значение соответствует большему размеру данного кружка по сравнению с остальными.


Значение, задаваемое в поле Глубина диаграммы, определяет глубину объемной диаграммы по отношению к ее ширине.


Значение, задаваемое в поле Глубина зазора, определяет расстояние между маркерами данных в объемной диаграмме.


Предварительный просмотр диаграммы с учетом выбранных параметров.


Параметр, выбираемый в списке Разделение рядов, определяет, каким образом отбираются данные, представляемые на второй области построения для вторичных диаграмм.

При выборе параметра Положение, на второй области отображается заданное количество последних значений ряда данных; параметр Значение позволяет отобразить на второй диаграмме те ряды, значения которых меньше величины, указанной в поле Во второй части все значения менее. Выбор параметра Доля позволяет задать процентную долю круговой диаграммы, которая должна быть показана на отдельной диаграмме, в поле Во второй части все значения менее. Формирование второй диаграммы можно выполнять вручную, перетаскивая сектора диаграммы с помощью мыши.


Значение из интервала от 0 (нуля) до 500, задаваемое в поле Ширина зазора, определяет расстояние между группами маркеров данных. Большее значение соответствует большему расстоянию между группами.


Отображение в круговой диаграмме линии, соединяющей сектор круга и его подпись.


Параметр с разделителями следует выбирать в том случае, если элементы текста отделены друг от друга знаком табуляции, двоеточием, точкой с запятой или другим символом. Если все элементы текста имеют одинаковую длину, следует выбрать параметр фиксированной ширины.


Номер первой строки импортируемых данных.


Значение, выбираемое в списке Формат файла, позволяет определить формат текстового файла.


Задание разделителя данных.


Выделение разделенных символом табуляции данных в отдельные столбцы.


Выделение разделенных точкой с запятой данных в отдельные столбцы.


Выделение разделенных запятой данных в отдельные столбцы.


Выделение разделенных пробелами данных в отдельные столбцы.


Выделение данных, разделенных указанным пользователем символом, в отдельные столбцы.


Параметр Считать последовательные разделители одним указывает на то, что идущие подряд разделители данных должны считаться одним разделителем.


Выбор разделителя, содержащегося в данных. Если нужный для разделителя символ отсутствует среди стандартных типов разделителей, выберите параметр другой, после чего задайте один или несколько символов, которые будут использоваться в качестве разделителя.


В окне Образец разбора данных линии со стрелками обозначают разделяющие линии для разделителя столбца или поля. Щелкните мышкой то место, где требуется создать дополнительную линию разрыва. Для удаления разделяющей линии, дважды щелкните ее мышью. Перетащите линию для изменения ее местоположения в тексте.


Выбор столбца в окне Образец разбора данных и последующий выбор соответствующего параметра в Формат данных столбца позволяет определить формат данных, который должен быть использован для выделенного столбца преобразованного текста. После того, как для выделенного столбца задан параметр формата, заголовок столбца в окне Образец разбора данных будет отображаться с учетом выбранного формата. Для типа данных Дата выберите в списке Дата требуемый формат даты.

Если при импорте текстового файла требуется исключить столбец данных, выделите соответствующий столбец в окне Образец разбора данных и установите параметр пропустить столбец.


Предварительный просмотр разбитого на столбцы текста в виде таблицы MS Graph.


Тип разделителей групп разрядов и десятичных разделителей в текстовом файле. При открытии этого файла в Microsoft Graph разделители будут отображаться в соответствии с теми настройками, которые были выбраны в группе Язык и стандарты на панели управления Windows.


Использование при выводе на экран разделителей, которые были выбраны в группе Язык и стандарты на панели управления Windows.


Выбор десятичного разделителя в текстовом файле. Так, если в качестве разделителя используется запятая, при выборе «,» число «9,35» будет отображаться как «9.35». Если разделителем является точка, при выборе «.» вместо «9.35» на экран будет выводиться «9,35».


Выбор разделителя групп разрядов в текстовом файле. Так, если в качестве разделителя используется запятая, при выборе «,» число «1.985» будет отображаться как «1,985». Если разделителем является точка, при выборе «.» вместо «1,985» на экран будет выводиться «1.985».


Отображение разделителей в соответствии с настройками, которые выбраны в группе Язык и стандарты на панели инструментов Windows.


При открытии текстового файла в программе Microsoft Graph: отображение разделителей цифр в соответствии с настройками, которые выбраны в группе Язык и стандарты на панели инструментов Windows.


пункт

Единица измерения. Равна 1/72 дюйма (около 0,353 миллиметра).