Диалоговое окно «Вход в сервер SQL»

Служба доступа Microsoft® SQL Server™ OLE DB отображает диалоговое окно Вход в сервер SQL, при попытки установления подключения OLE DB без указания достаточных сведений, необходимых для драйвера, чтобы выполнить подключение к серверу SQL.

При первом отображении диалогового окна Вход в сервер SQL появляются перечисленные ниже параметры.

Поле Сервер.

Флажок Использовать доверительное соединение.

Поле Пользователь.

Поле Пароль.

Кнопки OK, Отмена, Справка и Параметры.

При нажатии кнопки Параметры, в диалоговом окне появляется группа Параметры, содержащая следующие элементы.

Поле База данных.

Поле Язык.

Поле Приложение.

Поле Рабочая станция.

Поле Сервер

Имя сервера SQL в сети. При выборе в списке уже существующего имени сервера дальнейшая настройка не требуется. Если имя сервера будет введено, то оно должно быть элементом служебной программы SQL Client Configuration (Настройка клиента SQL) либо сетевым именем сервера SQL.

В поле Сервер можно ввести строку «(local)», если используется компьютер, на котором работает сервер SQL. Тогда пользователь сможет подключаться к локальной копии сервера SQL, даже если используется несетевая версия сервер SQL.

Подробнее об именах сервера для различных типов сетей см. документацию SQL Server Books Online (Оперативное руководство по использованию сервера SQL).

Флажок Использовать доверительное соединение

Если флажок установлен, то служба доступа SQL-сервера OLE DB запрашивает безопасное (доверительное) подключение к серверу SQL, работающему под управлением операционной системы Microsoft Windows NT®. При этом сервер SQL использует интегрированный защищенный вход для установления соединения с помощью этого источника данных, не смотря на текущий режим безопасности входа на сервере. Любой пользователь или пароль игнорируется. Системный администратор сервера SQL должен установить связь между вашим сетевым идентификатором Microsoft Windows® и идентификатором, используемым для входа на сервер SQL.

Если флажок сброшен, сервер SQL использует стандартный защищенный вход для установления соединения с помощью этого источника данных. Вам необходимо указывать идентификационные данные и пароль для всех запросов на подключение.

Поле Пользователь

Указывает идентификационные данные входа на сервер SQL для использования при подключении, если сброшен флажок Использовать доверительное соединение. Если флажок Использовать доверительное соединение установлен, то поле Пользователь становиться недоступным.

Поле Пароль

Задает пароль для входа на сервер SQL при подключении, если сброшен флажок Использовать доверительное соединение. Если флажок Использовать доверительное соединение установлен, то поле Пароль становиться недоступным.

Поле База данных

Задает базу данный по умолчанию для использования при подключении. Данная настройка отменяет базу данных, установленную по умолчанию для входа на сервер. Если база данных не указана, то при подключении используется установленная по умолчанию база данных, заданная для входа на сервер.

Поле Язык

Задает национальный язык для использования в системных сообщениях сервера SQL. В настройках сервера SQL должен быть указан язык. Данная настройка отменяет язык, установленный по умолчанию для входа на сервер. Если язык не указан, то при подключении используется установленный по умолчанию язык, заданный для входа на сервер.

Поле Приложение

Задает (необязательно) имя приложения, которое должно храниться в столбце program_name в строке для данного подключения master.dbo.sysprocesses.

Поле Рабочая станция

Задает (необязательно) имя рабочей станции, которое должно храниться в столбце hostname в строке для данного подключения master.dbo.sysprocesses.