Copyright: Copyright (C) 1998-2001. Creative Technology Ltd.   Creative Sound Blaster AudioPCI Help - Version 1.0
Citation: Copyright (C) 1998-2001. Creative Technology Ltd.


什么是 Sound Blaster PCI Compact？

Sound Blaster PCI Compact 卡采用了具有革新意义的技术，其特点为充分利用 PCI 总线结构的优势，同时维持与旧有软件的兼容性。

由于现有软件和游戏基本是为基于 ISA 的声卡设计的，因此考虑到基于 PCI 的声卡可能与旧有的软件存在兼容性问题。为保证正常运转，ISA 卡必须能够直接写入比较慢的 ISA 直接内存访问（DMA）控制器。这些信号在 PCI 总线中不存在，因此，Sound Blaster PCI Compact 允许旧有的软件像在 ISA 中一样的运转，但是使用的却是 PCI 总线的速度。


为何使用 PCI?
为何使用 PCI？

PCI 总线相对于 ISA 总线具有一定优势。它能够以 32 位带宽的总线传输数据。这使得更多的数据可以从 PCI 总线传输至主处理器。ISA 总线只能实现 16 位带宽的传输。PCI 传输速度比 ISA 快 4 到 20 倍。这大大降低了主 CPU 的占用。声卡因此也拥有了更多功能。实时的、基于软件的音频域现在可以在主 CPU 不减慢的情况下实现了。


Sound Blaster PCI Compact 的主要功能

除去安装软件、设置实用程序、安装设备驱动程序和初始化程序外，Sound Blaster PCI 还包括：

合成器

提供多达 128 复音的波表合成。

包含 2 MB、4 MB 和 8 MB General MIDI/ Roland MT-32 声音集以及 AdLib/ Sound Blaster 16 (带 OPL2) FM 合成器仿真。

由于 PCI 总线具有高速数据传输率，Sound Blaster PCI Compact 能够使用的波表声音保存和访问方式也比较多样。所有的 128 种 General MIDI 乐器都保存在电脑硬盘中并由电脑的板载 RAM 进行访问。本技术使可扩展的声音集成为现实。

数字音频

允许从 TV 调谐器、CD 和 Line In 输入以及内建合成器进行录音，音质可达到 CD 品质（高达16 位、48.0 kHz 的采样率）。

允许从麦克风输入进行单声道录音，可选择 20 dB 增益。

允许从 TAD 输入/输出进行单声道录音。

启用 8 或 16 位的立体声波形样本播放。

启用标准电脑波形文件的播放。

MIDI

启用板载合成器播放标准的电脑 MIDI 文件（即 MID、.ROL 等）

Creative Mixer

允许合成器和数字音频输出与信号混合后到达声卡的 CD、TV 调谐器、麦克风和 TAD 输入。


设置 Sound Blaster PCI Compact

要设置 Sound Blaster PCI Compact，需要在 Sound Blaster AudioPCI 属性对话框中进行。

在 Windows 2000/Millennium Edition/XP 下

1	单击开始 -> 设置 -> 控制面板。

2	双击系统图标。

3	单击设备管理器按钮。

4	单击声音、视频和游戏控制器，然后双击 Creative SB AudioPCI (WDM)。

在 Windows NT 4.0 下

1	单击开始 -> 设置 -> 控制面板。

2	双击多媒体图标。

3	单击设备标记。

4	单击音频设备，然后双击 Audio for Sound Blaster AudioPCI。


MIDI 合成器样本集

Sound Blaster PCI Compact 驱动程序窗口提供了一个区域，您可以在此处选择一样 Sound Blaster PCI Compact 要使用的波表乐器。由于将来还会出现新的样本集，因此也包含一个添加样本集按钮。通常情况下，样本集越大，声音品质越高。

从现有的样本集选择

1	在Sound Blaster AudioPCI 属性对话框中，单击设置。

2	单击 MIDI 合成器样本集或 Synth Wave 文件区域中的框，然后选择想要的样本集。

3	单击确定按钮。

加载新样本集

1	在 Sound Blaster AudioPCI 属性对话框中，单击设置。

2	在 MIDI 合成器样本集或 Synth Wave 文件区域单击添加样本集按钮。

3	在下一个对话框中选择新的样本集文件（.ecw），然后单击开启按钮。
.ECW 文件即可被复制到 Windows 系统文件夹。

4	单击 MIDI 合成器样本集或 Synth Wave 文件区域中的框，然后选择新的样本集。

5	单击确定按钮。


输出模式

Sound Blaster PCI Compact 允许您选择 Line Out 插孔发送信号的方式，数字还是模拟格式。

选择输出模式

1	在Sound Blaster AudioPCI 属性对话框中，单击设置。

2	单击输出模式框，然后选择 Line Out 插孔发送的信号类型。

如果选定 Autosense，Line Out 将自动侦测插孔的插入是 SPDIF 还是模拟立体声格式。

如果选定的模拟，音频输出将为模拟格式。

如果选定的数字，音频输出将为数字格式。（只能用于某些声卡）。


SPDIF 输出

SPDIF 输出选项只在数字输出模式下才有效。某些声卡可能不支持数字输出模式。

如果您在输出模式下选择数字，您可以指定是否只想听到经由 SPDIF 输出（在数字输出模式下为 Line Out 插孔）的数字音频源，或是模拟和数字音频源都听到。

指定 SPDIF 输出

1	在 Sound Blaster AudioPCI 属性对话框中，单击设置。

2	单击 SPDIF 输出框，然后选择想要的 SPDIF 输出类型。

如果您只想聆听数字音源，如 MIDI 和 .WAV 文件的播放，选择仅使用数字音源。这样，就不会听到任何模拟源（如麦克风、电视调谐器、CD）。

如果您即想听到数字源，又想听到模拟源播放，可以选择模拟和数字源。

注意

SPDIF 输出只适用于 2 音箱设置。

在数字输出模式中，Creative PCI 配置程序中的 3D 测试仅适用于 2 音箱设置。


性能

性能标记显示的是音频播放设置。

改变音频播放设置

（在 Windows 2000/Millennium Edition/XP 下）

1	单击开始 -> 设置 -> 控制面板。

2	双击声音与多媒体或声音与音频设备图标。
出现一个对话框。

3	单击音频标记，然后单击高级按钮。

4	在高级音频属性对话框中，单击性能标记。

5	拖曳设置滑块进行调整，直到获得您想要的效果。

6	单击确定按钮。

注意

Windows NT 4.0 不支持此功能。

除非您在玩游戏时系统性能很低，否则请自始至终将采样率转换品质设置为最佳。

单击恢复默认按钮退回至原始性能设置。

提示

对于 EAX 效果，可将硬件加速调整为完全。

对于 3D 效果，可将硬件加速调整为最高设置的 2/3。

对于 2D 效果，可将硬件加速调整为最高设置的 1/3。

对于桌面立体声效果，可将硬件加速调整为无。