Copyright: Сетевая справка FrontPage, © Корпорация Microsoft, 1996-1998
Citation: Сетевая справка FrontPage, © Корпорация Microsoft, 1996-1998


Поддержка сети во FrontPage

Для работы FrontPage требуется 32-разрядный сетевой протокол TCP/IP. Чтобы получить справку по установке 32-разрядного протокола TCP/IP, выберите один из следующих разделов:

•	Windows 95; сеть в данное время не установлена

•	Windows 95; установлена сеть без поддержки протокола TCP/IP

•	Windows NT

•	Устранение конфликта Web-сервера для порта 80


Установка удаленного доступа к сети в Windows 95 или 98

Возможно во время указанной процедуры потребуется вставить в дисковод компакт-диск Windows 95 или 98.

1	Дважды щелкните на рабочем столе значок «Мой компьютер». Если на экране не отображается значок «Удаленный доступ к сети», выполните шаги 2-6.

2	Чтобы отобразить окно «Установка и удаление программ», щелкните данную кнопку [image].

3	Выберите вкладку «Установка Windows».

4	Выберите «Связь» и нажмите кнопку «Состав».

5	Установите флажок «Удаленный доступ к сети» и нажмите кнопку «ОК».

6	Чтобы закрыть окно «Установка и удаление программ», нажмите кнопку «ОК».

Возможно потребуется перезагрузить компьютер, а также ввести имя компьютера и рабочей группы. Затем вновь запустите FrontPage для продолжения установки протокола TCP/IP.

Дальнейшие действия

 Удаленный доступ к сети установлен. Установите протокол TCP/IP.


Установка протокола TCP/IP в Windows 95 или 98

Возможно во время указанной процедуры потребуется вставить в дисковод компакт-диск Windows 95 или 98.

1	Чтобы отобразить окно «Сеть», щелкните данную кнопку [image].

2	Нажмите кнопку «Добавить». (Если в Windows 95 уже установлен протокол TCP/IP, можно перейти на шаг 6.)

3	Нажмите кнопку «Протокол», а затем нажмите кнопку «Добавить».

4	Выберите в списке Microsoft, а затем TCP/IP.

5	Нажмите кнопку «ОК».

6	Выберите «Контроллер удаленного доступа» и нажмите кнопку «Свойства». Если организация имеет прямое подключение к Интернету, выберите свою сетевую плату, а затем нажмите кнопку «Свойства».

7	Выберите вкладку «Привязка» и убедитесь, что установлен флажок TCP/IP. Затем нажмите кнопку «ОК».

8	Нажмите кнопку «ОК».

В ответ на приглашение перезагрузите компьютер.


Установка протокола TCP/IP в Windows NT

Чтобы воспользоваться значком «Сеть» панели управления, щелкните данную кнопку [image]. Нажмите кнопку добавления программ в диалоговом окне настройки сети и следуйте указаниями, отображаемым на экране, или воспользуйтесь руководством по установке.


Устранение конфликта Web-сервера для порта 80

Конфликт для порта 80 возникает в том случае, когда FrontPage PWS (Personal Web Server - личный Web-сервер) и другой Web-сервер настраиваются на использование порта 80. Обычно два Web-сервера оказываются настроенными на использование одного и того же номера порта, если на компьютере уже был настроен PWS, а затем выполнена установка и настройка другого Web-сервера на порт 80.

1	Запустите программу администрирования серверных расширений. Найдите корневой Web-узел Web-сервера, настроенного на порт 80.

2	В дереве консоли щелкните правой кнопкой корневой узел, из которого хотите удалить серверные расширения.

3	Выберите в контекстном меню команду Задача, а затем команду Удалить серверные расширения.

4	Если хотите установить серверные расширения на порт 80 сервера IIS 4.0 или Web-сервер более поздней версии, найдите сервер в дереве консоли диспетчера служб Интернета (Internet Service Manager). Щелкните правой кнопкой сервер, выберите команду контекстного меню Задача, а затем команду Настроить серверные расширения. Если Web-сервер не является сервером IIS 4.0 или более поздней версии, найдите узел компьютера в администраторе серверных расширений, щелкните узел правой кнопкой мыши, выберите в контекстном меню команду Создать, а затем команду Web.

Чтобы воспользоваться содержимым существующего сервера PWS, необходимо настроить его для работы с другим портом:

5	Откройте файл настройки FrontPage PWS, Httpd.cnf, расположенный по умолчанию в следующем месте C:\FrontPage Webs\Server\Conf\Httpd.cnf.

6	Измените строку вида «Port 80» на строку «Port 8080», и сохраните файл. (Желательно использовать порт 8080, поскольку FrontPage автоматически запустит сервер PWS, если он работает с этим портом.) Если порт 8080 уже используется, выберите другой номер порта.

7	Запустите программу администрирования серверных расширений. Найдите узел компьютера, щелкните его правой кнопкой мыши, выберите в контекстном меню команду Создать, а затем команду Web.

8	Выберите из списка доступных серверов «FrontPage Personal Web Server».

Чтобы открывать Web-узел со своего PWS-сервера FrontPage, добавьте номер порта к имени сервера. Чтобы скопировать Web-узлы со своего PWS-сервера FrontPage на новый Web-сервер, воспользуйтесь командой FrontPage Publish Web (Опубликовать Web-узел).